---
title: "FreeBSD WWW サーバについて"
sidenav: docs
---

include::shared/ja/urls.adoc[]

= FreeBSD WWW サーバについて

== マシン

[.right]
image:../../../gifs/powerlogo.gif[Powered by FreeBSD]

すべての FreeBSD.org クラスタのシステムでは、もちろん FreeBSD が動作しています。 このハードウェアとネットワークコネクションは、 https://www.bytemark.co.uk/[Bytemark Hosting], https://www.isc.org/[Internet Systems Consortium], https://www.cs.nctu.edu.tw/cswebsite/[National Chiao Tung University], https://www.nyi.net/[New York Internet], https://www.rootbsd.net//[RootBSD], https://www.yandex.com/[Yandex], https://www.yahoo.com/[Yahoo!] や他の link:https://www.FreeBSD.org/donations/donors/[コントリビュータ] からの FreeBSD プロジェクトへの多大な寄付によるものです。

一般的にアクセス可能な FreeBSD.org ドメインのコンピュータの一覧は、 link:../machines[FreeBSD.org ネットワーク] のページにあります。

== ソフトウェア

このサイトのページは、早くて柔軟性のある、link:http://www.nginx.org/[ngix ウェブサーバ] で提供しています。さらに、いくらかの手製の CGI スクリプトを使用しています。CNIDR freewais の派生である freewais-sf を用いて、 メーリングリストのアーカイブの索引付けを提供しています。

== ページ

[.right]
image:../../../gifs/lynx.gif[Lynx Friendly logo]

これらの Web ページは、もともと FreeBSD コミュニティや *あなた* からの情報提供を John Fieber https://people.FreeBSD.org/~jfieber/[<jfieber@FreeBSD.org>] がまとめて置いたものです。 最初の Web マスターは http://wolfram.schneider.org[<wosch@FreeBSD.org>] でしたが、現在では、その責務は、web およびドキュメンテーションの貢献者からなる多くの人々が参加するチームが担っています。 FreeBSD のページは XHTML 1.0 Transitional で、 すべてのブラウザで degrade gracefully になるようになっています。

link:../../docproj/[FreeBSD ドキュメンテーションプロジェクト] も見てください。

== ページデザイン

現在のウェブサイトのデザインは、2005 年の https://summerofcode.withgoogle.com[Google Summer of Code] の一環として Emily Boyd が担当しました。

オリジナルのページデザインは Megan McCormack が担当しました。

== link:{fdp-primer}#the-website-build[FreeBSD Web ページの構築と更新]

この文書は、FreeBSD Web ページを手動で Subversion リポジトリから構築して更新する方法を解説しています。

== FreeBSD Web ページの更新

`+www.FreeBSD.org+` で公開されている FreeBSD の Web ページは、 以下の時刻に再構築されています。

[cols=",",options="header",]
|===
|構築時刻 (UTC) |構築の種類
|10 分毎 |他の構築が行われていない時に、英語版のみ www を構築
|毎日曜の 00:00 |新しいツリーをチェックアウトして、すべてを構築
|1 時間毎 |英語版のみ構築
|3 時間毎 |すべてを構築
|===

== FreeBSD Web ページのミラー

www.FreeBSD.org の FreeBSD Web ページを link:../mirror/[ミラー]できます。

link:../[FreeBSD Internal ホーム]
