---
title: "FreeBSD.org ネットワーク"
sidenav: docs
---

= FreeBSD.org ネットワーク

このページは、FreeBSD.org ネットワーク上にアカウントを持っているユーザのために、 現在どのようなマシンリソースが利用でき、 またどのようなサービスを提供しているかについてまとめています。

公開されている FreeBSD.org のマシンの SSH ホスト鍵とその指紋の一覧については、 link:../ssh-keys.asc[このファイル] を参照してください。

== 開発者用の FreeBSD.org ホスト

FreeBSD 開発者/コミッターはこれらのシステムを利用できます。 リファレンスシステムはビルドテストなどの目的で利用できます。

[.tblbasic]
[cols=",,,",options="header",]
|===
|ホスト |OS |タイプ |目的
|freefall |13-CURRENT |amd64 |シェルログイン
|ref[13\|12\|11]-amd64 |X-STABLE |amd64 |一般的な試験および Ports 構築用のリファレンスマシン
|ref[13\|12º\|11]-i386 |X-STABLE |i386 |一般的な試験および Ports 構築用のリファレンスマシン
|ref[12\|11]-aarch64 |X-STABLE |arm64/aarch64 |一般的な試験および Ports 構築用のリファレンスマシン
|ref[13\|12]-ppc64 |X-STABLE |ppc64/powerpc64 |一般的な試験および Ports 構築用のリファレンスマシン
|universe[13\|12\|11][a\|b] |X-STABLE |amd64 |一般的な試験および Ports 構築用のリファレンスマシン
|===

ほとんどのマシンは、 冗長構成のギガビットアップリンクを持つ専用のスイッチに 1Gbit/sec 全二重で接続されています。 すべてのシステムはシリアルコンソールで繋がっていて、 リモートから電源管理を行なうことができます。

link:../[FreeBSD Internal ホーム]
