---
title: "リリース文書"
sidenav: about
---

include::shared/releases.adoc[]

= リリース文書

[.right]
image:../../gifs/doc.jpg[BSD daemon reading documentation,width=274,height=163]

FreeBSD の各ディストリビューションには、 個々のディストリビューション (RELEASE, SNAPSHOT 等) について記述した文書ファイルが付属しています。 通常は、以下のようなファイルが含まれています。

* README: 一般的な情報。
* リリースノート: FreeBSD の以前のリリースからの変更点についての情報。
* ハードウェアリスト: FreeBSD において動作する事が知られているハードウェア装置のリスト。
* インストールガイド: FreeBSD をインストールするための短いガイド。
* Errata (正誤表): 修正、セキュリティ勧告、 そして各リリース後に発見された重大な問題などから成る、 最新のニュース。

リリースノート、ハードウェアリストおよびインストールガイドについては、 FreeBSD が対応している各アーキテクチャごとに用意されています。

== FreeBSD のリリース版

FreeBSD の各 -RELEASE 版 (たとえば、{rel120-current}-RELEASE) のリリース文書については、FreeBSD のウェブサイトおよびそのミラーサイトの link:../releases/[リリース] ページで公開されています。

これらのファイルは、 各ディストリビューションにおける最上位のディレクトリに 用意されています。 通常は、HTML とテキスト形式の両方が提供されています。

== FreeBSD のスナップショット版

スナップショット用のリリース文書ファイルは、 通常各スナップショットの最上位のディレクトリにあります。

== -CURRENT および -STABLE 用の文書

FreeBSD-CURRENT および -STABLE 用のリリース文書の HTML 版は、FreeBSD のウェブサイトで提供されています。 これらの文書は継続的に更新され、自動的に生成されています ウェブサイト上の文書は、ウェブサイト内の情報が更新されると同時に、 再構築されます。

=== FreeBSD-CURRENT リリース文書

* link:https://www.FreeBSD.org/releases/12.0r/readme/[README]
* link:https://www.FreeBSD.org/releases/12.0r/relnotes/[リリースノート]
* link:https://www.FreeBSD.org/releases/12.0r/hardware/[ハードウェアリスト]

=== FreeBSD 11-STABLE リリース文書

* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/11-STABLE/readme/[README]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/11-STABLE/relnotes/[リリースノート]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/11-STABLE/hardware/[ハードウェアリスト]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/11-STABLE/errata/[Errata (正誤表)]

=== FreeBSD 10-STABLE リリース文書

* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/10-STABLE/readme/[README]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/10-STABLE/relnotes/[リリースノート]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/10-STABLE/hardware/[ハードウェアリスト]
* link:https://www.FreeBSD.org/relnotes/10-STABLE/errata/[Errata (正誤表)]
