---
title: パートIII. システム管理
prev: books/handbook/linuxemu
next: books/handbook/config
---

[[system-administration]]
= システム管理

以下の章では、 FreeBSD のシステム管理の面について書かれています。 各章のはじめでは、その章で学ぶ内容や、 読者が実際に取り組む前に知っておくべきことについて説明します。

各章は、必要になった時に個別に参照できるように構成されています。 どの順番で読んでも構いませんし、FreeBSD を使うのに、 すべてを読み通す必要がある、というわけでもありません。

include::content/ja/books/handbook/toc-3.adoc[]
